lg(x_μ)

Δ χ^2

0

20

40

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 α_s(M_Z^2)

D_2^{Durham} D_2^{Jade} D_2^{Cambridge} D_2^P D_2^{Geneva} D_2^{E0}

DELPHI