0 10 20 30 40 50 60

5600 5650 5700 5750 5800 5850

mean B_J^* mass ΜMeVΝ

PDG (99) 5697 Α 9

CDF (99 prel.) 5710 Α 20

L3 (99 prel.) 5713 Α 2(stat)

ALEPH (98) 5695 Α 18

ALEPH (96) 5704 Α 11

DELPHI (95) 5732 Α 21

OPAL (95) 5681 Α 11