0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

N/ (2.5 MeV/c^2)

OPAL a)

ΔM (B^*-B) ( GeV/c^2 )

N/ (2.5 MeV/c^2) b) B^*5Bγ

0 50 100 150 200 250

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2