ZEUS NC

0

5

10

15

20

25

30

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 x dσ/dx (pb)

PRELIMINARY e^−p 1998−99 DATA CTEQ4D NLO e^−p E_P=920 GeV, M_Z = 91 GeV CTEQ4D NLO e^−p E_P=920 GeV, M_Z = Ζ

e^+p 94-97 DATA CTEQ4D NLO e^+p E_P=820 GeV, M_Z = 91 GeV CTEQ4D NLO e^+p E_P=820 GeV, M_Z = Ζ

Q^2 > 10 000 GeV^2

stat stat ⊕ syst