MAGNET

MUON FILTERS

BACK-ANTI

LEAD WALL CsI CRYSTAL CALORIMETER HODOSCOPES

HELIUM BAG

DRIFT CHAMBER 3

SPECTROMETER ANTI

DRIFT CHAMBER 2

DRIFT CHAMBER 1

BEAM

RING VETOS

MUON COUNTERS

HADRON-ANTI

KTeV E799

TRD

DRIFT CHAMBER 4 BEAMLINE TRD

DECAY REGION