ct (cm) true asymmetry asymmetry versus lifetime precision lifetime sample 202Α18 events

solidϑ full likelihood fit Δm_d fixed dashedϑ full likelihood fit Δm_d floating

-1

0

1

2 low ct resolution 193Α26 events sin2β

CDF preliminary

-2

-1

0

1

2

3

4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25