0.085

0.09

0.095 0.1 0.105

0.11

0.115

0.12

0.125

0.13

80 100 120 140 160 180 200

E_{cm}ΜGeVΝ α_s(E_{cm})

O(α_s^2) (Power Corr.) World average (PDG 1998)

Statistical Errors only

DELPHI prelim.