0

500

1000

1500

0 20 40 60 0

500

1000

1500

0 20 40 60

0

500

1000

1500

0 20 40 60 0

500

1000

1500

0 20 40 60

0

500

1000

1500

0 20 40 60

Resolution for 0.0 Λ | xtrack | Λ 0.1 stripwidths

2004/02/03 08.09

Layer 1 wiregroup rms, microns

Layer 2 wiregroup rms, microns

Layer 3 wiregroup rms, microns

Layer 4 wiregroup rms, microns

Layer 5 wiregroup rms, microns

Layer 6 wiregroup rms, microns

0

500

1000

1500

0 20 40 60